GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Bergen (L)

Subsidieregeling Doe-het-zelf Impuls VerduurSAMEN2030 versie 2024
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen (L.),
Overwegende;
dat de gemeenteraad op 3 oktober 2017 de Energievisie gemeente Bergen heeft vastgesteld;
dat de gemeente een bijdrage ontvangt van het Rijk uit de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie;
dat de gemeenteraad krediet beschikbaar heeft gesteld voor het stimuleren van verduurzaming conform deze Energievisie;
en gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Bergen (L) 2024.
besluit:
vast te stellen de:
Subsidieregeling Doe-het-zelf Impuls VerduurSAMEN2030 versie 2024
§
1

Algemene bepalingen
Artikel
1.1

Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:
- a.
College: College van burgemeester en wethouders van Bergen (L);
- b.
Gemeente: gemeente Bergen (L);
- c.
Monument: een gebouw welke is opgenomen in het Rijksmonumentenregister of op de Gemeentelijke monumentenlijst;
- d.
Subsidieplafond: het door het College vastgesteld bedrag ten behoeve van de uitvoering van deze regeling;
- e.
Programmastrategie VerduurSAMEN2030: de verduurzaming conform de Energievisie gemeente Bergen;
- f.
Onder particuliere bewoner-eigenaar wordt in deze regeling verstaan een natuurlijke persoon die:
  - i.
een woning in eigendom heeft die kadastraal is geregistreerd in gemeente Bergen (L) waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;
  - ii.
gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht dat kadastraal is geregistreerd in gemeente Bergen (L) en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement, waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben
- g.
Energiebesparende maatregelen: energiebesparende maatregelen zijn: gevelisolatie, dak- isolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie en bodemisolatie. Waarbij wordt verstaan onder:
  - i.
Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W], voor monumentale woningen geldt een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 2,5 (m2 K/w);
  - ii.
zolder- of vlieringvloerisolatie: het isoleren van de bestaande zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W]. voor monumentale woningen geldt een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 2,5 (m2 K/w);
  - iii.
Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil of van de be- staande zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W]. voor monumentale woningen geldt een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 2,5 (m2 K/w);
  - iv.
Vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W]. voor monumentale woningen geldt een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 2,5 (m2 K/w).
- h.
Doe-het-zelf subsidie: De doe-het-zelf-subsidie is bedoeld voor klussers die zelf de isolatiemaatregelen in de woning uitvoeren. VerduurSAMEN2030 biedt voor verschillende maatregelen een subsidiebedrag aan per vierkante meter.
Artikel
1.2

Doel en subsidiabele activiteiten
1.
Deze regeling heeft tot doel bij te dragen aan het bereiken van de resultaten en ambities, zoals beschreven in de programmastrategie VerduurSAMEN2030.
2.
De subsidiabele activiteiten betreffen de onder Artikel 1.1 lid g genoemde energiebesparende isolatiemaatregelen.
Artikel
1.3

Looptijd regeling
1.
Deze regeling heeft betrekking op aanvragen ingediend tussen 1 januari 2023 en 31 december 2029.
2.
De energiebesparende maatregelen, genoemd onder artikel 1.1 lid g, dienen tussen 1 januari 2023 en uiterlijk 31 december 2029 te zijn uitgevoerd.
3.
De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2029 of totdat het subsidieplafond is bereikt.
Paragraaf
§ 2.

Algemene bepalingen voor alle aanvragen
Artikel
2.1

Subsidieplafond
1.
Het plafond voor deze Regeling bedraagt in totaal (samen met de versie 2023) € 150.000,-.
2.
Het College kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de Regeling bijstellen.
Artikel
2.2

Verdeelcriteria
1.
Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van de dag van binnenkomst. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
2.
Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Artikel
2.3

Weigeringsgronden
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Bergen (L) 2024 wordt subsidie geweigerd indien:
- a.
reeds eerder voor het initiatief en gelijksoortige activiteiten subsidie is verstrekt door het college;
- b.
niet wordt voldaan aan de in artikel 2.4 gestelde vereisten.
Artikel
2.4

Vereisten subsidieaanvraag
Een subsidieaanvraag wordt ingediend met het aanvraagformulier, vastgesteld door het College. Hierop staan tevens de benodigde stukken aangegeven.
§
3.

Ondersteuning doe-het-zelf isolatie in particuliere woningen
Artikel
3.1

Doelgroep
1.
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door particuliere bewoners-eigenaren zoals bedoeld in artikel 1.1, onder f van deze regeling.
2.
Een particuliere bewoner-eigenaar kan éénmaal voor dezelfde woning op grond van deze regeling subsidie aanvragen.
Artikel
3.2

Toe te kennen subsidiebedrag
1.
De hoogte van de maximaal toe te kennen subsidie voor projecten onder dit onderdeel wordt berekend volgens een vast bedrag per m2 tot een maximum van € 5.000,--.
2.
De doe-het-zelf-subsidie is een regeling voor het terugkrijgen van gemaakte kosten. Er kan dus nooit méér subsidie ontvangen worden dan de kosten die gemaakt zijn voor de aankoop van isolatie materialen en de benodigde bevestigingsmaterialen. Isolerende afwerking zoals isolerende tape mogen ook in het totaalbedrag worden meegenomen.
3.
De maximum vastgestelde bedragen per m2 zijn:
Artikel
3.3

Vereisten subsidieaanvraag
1.
In aanvulling op artikel 2.4 dient een subsidieaanvraag onder dit onderdeel onderbouwd te worden met:
- a.
facturen en/of aankoopbewijzen;
- b.
foto(‘s) van gerealiseerde maatregel(en).
2.
Het werk moet worden uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen die op de website van VerduurSAMEN2030 beschikbaar worden gesteld.
3.
De nieuwe isolatie moet voldoende dik (volgens artikel 1.1 lid f en g zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. De dikte van isolatie die al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel mag niet meegerekend worden om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
4.
De isolatiemaatregel(en) zijn uitgevoerd in de periode vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2029.
§
4.

Overige bepalingen
Artikel
4.1

Termijnen
1.
Het College kan verzoeken om aanvullende informatie indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag.
2.
Het College beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
3.
Het College kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.
4.
Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.
Artikel
4.2

Betaling c.q. terugvordering
1.
De gemeente Bergen maakt binnen vier weken na toekenning van de subsidie het vastgestelde bedrag over op de rekening van de aanvrager.
2.
Het College kan een controle uitvoeren.
3.
Indien bij de controle blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht, kan het College de subsidievaststelling intrekken dan wel de subsidie op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van de subsidie.
4.
Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het College de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken alsnog de projectactiviteiten uit te voeren.
Artikel
4.3

Hardheidsclausule
Het College kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie.
Artikel
4.4

Inwerkingtreding
1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.
2. Deze regeling treedt uit werking op 31 december 2029 of totdat het subsidieplafond is bereikt.
3. De “Subsidieregeling Doe-het-zelf ImpulsVerduurSAMEN2030, versie 2023” wordt ingetrokken.
Artikel
4.5

Citeertitel
Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Doe-het-zelf Impuls VerduurSAMEN2030 versie 2024.
Bergen L, 20 augustus 2024
De secretaris,
H.H.M. Timmermans
De burgemeester,
M.H.D. Rauner
Bijlage
1:

Aanmeldformulier
Voorletters en achternaam | ……………………………………………………………………………
Straat en huisnummer | ……………………………………………………………………………
Postcode | ……………………………………………………………………………
Woonplaats | ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer | ……………………………………………………………………………
Email adres | ……………………………………………………………………………
IBAN | ……………………………………………………………………………
Voor welke isolatiemaatregelingen wilt u subsidie aanvragen?
- □Gevelisolatie
- □zolder- of vlieringvloerisolatie
- □Vloer- of bodemisolatie,
- □Dakisolatie
Beschrijf hieronder het project:
(Toelichting welke isolatiemaatregel(en) en welke wijze.
Oppervlakte isolatiemaatregelen
Oppervlakte gevelisolatie (in m2):
Oppervlakte dakisolatie (in m2):
Oppervlakte zolder/vlieringvloer isolatie (in m2):
Oppervlakte vloerisolatie (in m2):
Oppervlakte bodemisolatie (in m2):
Voeg de volgende stukken toe aan de aanvraag:
Bijlage berekening van de kosten:
Bijlage facturen en/of aankoopbewijzen:
Bijlage foto's maatregelen: