GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Katwijk

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Katwijk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;
Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van energiearmoede en het beperken van de energievraag, dan wel de CO2 -uitstoot van de gebouwde omgeving;
Gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018
B E S L U I T E N
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Katwijk
Hoofdstuk
1

- Algemene bepalingen
Artikel
1

- Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- a)
Aanvraagformulier: een door het college beschikbaar gesteld (online en fysiek) formulier om subsidie mee aan te vragen;
- b)
Aanvrager: een natuurlijk persoon die volledig of deels eigenaar en tevens bewoner is van een bestaande zelfstandige koopwoning liggend binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Katwijk. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;
- c)
Advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende (isolatie)bedrijven. Ook kan gebruik worden gemaakt van financieel advies. Deze activiteit wordt uitgevoerd door de uitvoerende organisatie;
- d)
Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;
- e)
Collectieve inkoopactie: de uitvoerende organisatie maakt afspraken met (isolatie)bedrijven en borgt een goede prijs-kwaliteitverhouding van isolatiemaatregelen voor deelnemende inwoners, met scherpe prijzen en voorwaarden;
- f)
College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;
- g)
Declaratieformulier: een formulier waarbij aanvrager zelfstandig met een eigen installateur aanspraak kan maken op de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Katwijk conform de voorwaarden voor maatregelen binnen deze regeling. Dit formulier is alleen van toepassing bij de route onder artikel 8 lid 3 onder c;
- h)
Deelnameformulier: een door het college beschikbaar gesteld (online en fysiek) formulier om deelname mee aan te vragen;
- i)
Doelgroep: inwoners die aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie, zoals bepaald in artikel 3;
- j)
Eigenaar-bewoner: een meerderjarig natuurlijk persoon, die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van een woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van deze woning. Bij meerdere eigenaren-bewoners gelden zij gezamenlijk als eigenaar-bewoner;
- k)
Energielabel: een energielabel is een schriftelijke verklaring over de energieprestatie van een gebouw en geeft aan hoe goed een woning geïsoleerd is. In artikel 6.29 van het Besluit bouwwerken leefomgeving is opgenomen waar een energielabel uit bestaat;
- l)
Erkend bedrijf: een bouwbedrijf of een (bouw)installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in de betreffende werkzaamheden en geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel onder de sectie bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie;
- m)
Financieel advies: een financieel adviseur van de uitvoerende organisatie brengt de persoonlijke (financiële) situatie van de bewoner in kaart en adviseert welke financieringsoptie het beste past;
- n)
ISDE: Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, van de Minister van Economische Zaken en Klimaat;
- o)
Isolatiemaatregelen: alle maatregelen zoals opgenomen in artikel 4, lid 1 van deze regeling;
- p)
Rd-waarde: een aanduiding van de warmteweerstand van isolatiemateriaal;
- q)
Slecht geïsoleerd bouwdeel: een bouwdeel van een woning zoals omschreven staat in artikel 3, lid 1, onder d;
- r)
Slecht geïsoleerde woning: een woning die een energielabelklasse D, E, F of G heeft;
- s)
SpUk Lokale Aanpak Isolatie : Specifieke Uitkering (SpUk) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;
- t)
Subsidieplafond: het budget dat voor een bepaalde periode beschikbaar is gesteld;
- u)
Subsidievaststelling: na verlening van subsidie moet de aanvrager verantwoording afleggen over de uitvoering van de uitgevoerde activiteiten. Bij de aanvraag tot vaststelling levert de aanvrager bewijs over de manier waarop het geld is besteed en of het doel van de activiteit is bereikt (conform deze subsidieregeling). Als dit is beoordeeld, wordt de hoogte van de subsidie bij beschikking definitief vastgesteld;
- v)
Subsidieverlening: een voorlopige toekenning van een subsidiebedrag;
- w)
Uitvoerende organisatie: Regionaal Energieloket Projecten B.V. (REL) is gemandateerd door het college om de subsidieaanvragen te verzorgen en subsidie te verstrekken als er aan alle voorwaarden voor de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Katwijk is voldaan. Daarnaast verzorgen zij de uitvoering van de drie routes zoals beschreven artikel 8 lid 3;
- x)
U-waarde: een aanduiding van de hoeveelheid warmte die er per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van glas wordt doorgelaten;
- y)
Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van isolatiemaatregelen;
- z)
Zelfstandige koopwoning: een woning zoals bedoeld in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel
2

- Doel van de regeling
Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en WOZ-waarde lager dan de NHG-grens te helpen isoleren conform de voorwaarden van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie. Het isoleren van zelfstandige koopwoningen met een lage energetische kwaliteit draagt bij aan:
- a.
het structureel bestrijden en voorkomen van energiearmoede;
- b.
het verminderen van de energievraag en de CO2 -uitstoot van de bebouwde omgeving.
Artikel
3

– Doelgroep subsidieregeling
1)
De subsidie Lokale Aanpak Isolatie geldt voor de eigenaar-bewoner van een zelfstandige koopwoning:
- a.
waarvan de woning binnen de grenzen van gemeente Katwijk ligt, en
- b.
waarvan de woning in 2022 een WOZ-waarde heeft die op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag lager ligt dan € 429.300 (de Nationale Hypotheek Garantie grens met energiebesparende maatregelen van 2023), en
- c.
waarvan de woning: een energielabelklasse D, E, F of G heeft, of
- d.
een met die labelklasse vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn met bijhorende indicatoren:
  - i.
Dak
    - 1.
Hellend/plat dak: Geen, slechte of matige isolatie (minder dan 9 cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0);
    - 2.
Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0);
  - ii.
Gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1);
  - iii.
Vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet per se noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3);
  - iv.
Ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6).
Hoofdstuk
2

- Activiteiten en voorwaarden
Artikel
4

– Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1)
Voor de volgende isolatiemaatregelen t.b.v. de eigen zelfstandige koopwoning kan subsidie worden verleend dan wel vastgesteld:
- a.
Vloerisolatie met een minimale oppervlakte 20 m² en met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;
- b.
Bodemisolatie met een minimale oppervlakte van 20 m² en met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;
- c.
Dakisolatie (binnen- en buiten dakisolatie) met een minimale oppervlakte van 20 m² en met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;
- d.
Zolder- en vlieringisolatie met een minimale oppervlakte van 20 m² en met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;
- e.
Gevel (binnen- en buitengevelisolatie) met een minimale oppervlakte van 10 m² en met een minimale Rd-waarde van 3,5 per m²K/W;
- f.
Spouwmuurisolatie met een minimale oppervlakte van 10 m² en met een minimale Rd-waarde van 1,1 per m²K/W;
- g.
Hoogrendementsglas ++ (HR++ glas) en kozijnen met een minimale oppervlakte van 8 m² en met een maximale U-waarde van 1,2 W/m²K;
- h.
Triple glas en kozijnen met een minimale oppervlakte van 8 m² en met een maximale U-waarde van 0,7 W/m²K;
- i.
Isolerende deur met HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,5 W/m²K;
- j.
Isolerende deur met triple glas met een maximale U-waarde van 1,0 W/m²K;
- k.
CO2 gestuurde ventilatie of balansventilatie met WTW (eventueel in combinatie met CO2-sturing).
2)
Van alle bovengenoemde isolatiemaatregelen moet het merk en type op het moment van indienen van de aanvraag zijn opgenomen in de dan geldende ISDE meldcodelijst Isolatie en Hoogrendementsglas van het RVO;
3)
Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.
Artikel
5

- Voorwaarden
Op basis van deze regeling kan subsidie worden verleend en/of vastgesteld aan de eigenaar-bewoner van een zelfstandige koopwoning voor de tegemoetkoming in de kosten van het aanbrengen van isolatiemaatregelen, met de volgende voorwaarden en verplichtingen:
- 1)
Eigenaar-bewoners moeten in de volgende gevallen kiezen tussen twee isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 4, lid 1:
  - a.
De eigenaar-bewoner kiest tussen vloerisolatie en bodemisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen;
  - b.
De eigenaar-bewoner kiest tussen dakisolatie en zolder/vlieringisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen;
- 2)
Er wordt uitsluitend subsidie verleend en/of vastgesteld voor de werkelijke kosten van het aanbrengen van isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 4, lid 1 van deze subsidieregeling;
- 3)
Het ontwerp, de installatie en het aanbrengen van de isolatiemaatregelen dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig door een erkend bedrijf te worden uitgevoerd dat beschikt over de benodigde certificering voor de uitvoering van de isolatiemaatregel;
- 4)
De aanvrager dient de maatregelen blijvend in stand te houden;
- 5)
De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vereiste vergunning(en) en ontheffing(en). De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de zorgplicht zoals die is opgenomen in artikel 11.27 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen en/of ontheffingen worden verleend;
- 6)
Per woning kan eenmaal aanspraak gemaakt worden op deze regeling;
- 7)
De subsidie wordt alleen verleend en vastgesteld voor zover voldaan is aan de bewijslast zoals beschreven in artikel 8, lid 6 voor de routes 'collectieve inkoopactie' en 'advies aan huis' en artikel 8, lid 8 voor de route 'declaratieformulier' van deze subsidieregeling. Hiermee moet worden aangetoond dat de isolatiemaatregelen voldoen aan de criteria van deze regeling;
- 8)
Deze subsidie is stapelbaar met andere gemeentelijke, landelijke en provinciale subsidies zolang er niet meer dan 100% van de investering van de isolatiemaatregel wordt gesubsidieerd;
- 9)
De aanvraag, zoals beschreven in artikel 8, moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld;
- 10)
Indien de eigenaar-bewoner lid is van een vereniging van eigenaren, mag deze enkel gebruik maken van de subsidie middels het declaratieformulier. Hierbij geldt de subsidie alleen voor zelfstandig uitgevoerde isolatiemaatregelen die zonder toestemming of besluit van de vereniging van eigenaren geïnstalleerd mogen worden.
Hoofdstuk
3

-Hoogte subsidie en subsidieplafond
Artikel
6

- Hoogte subsidie
1)
De subsidie bedraagt maximaal 45% van de werkelijke kosten van de getroffen isolatiemaatregelen.
2)
Het maximaal uit te keren subsidiebedrag per aanvraag is niet hoger dan €1440,-.
3)
Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het verleende subsidiebedrag.
4)
Het vastgestelde subsidiebedrag is lager dan het verleende subsidiebedrag indien:
- a.
de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;
- b.
de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen;
- c.
de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;
- d.
de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.
Artikel
7

- Subsidieplafond
1)
Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt €754.460.
2)
Subsidie kan alleen verleend/vastgesteld worden indien het vastgestelde subsidieplafond niet bereikt is.
3)
Subsidieaanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.
4)
Volgens de rangschikking, bedoeld in het derde lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.
Hoofdstuk
4

- Aanvraag voor subsidieverlening en -vaststelling
Artikel
8

- Wijze van indienen aanvraag
1)
Om deel te kunnen nemen aan de Lokale Aanpak Isolatie ontvangt de doelgroep die in beeld is bij de gemeente een brief met toelichting hoe er gebruik kan worden gemaakt van de subsidieregeling.
2)
Wanneer een inwoner geen brief ontvangt en wel voldoet aan de doelgroep zoals genoemd in artikel 3 lid 1, kan deze een (online en fysiek) beschikbaar gesteld deelnameformulier invullen.
3)
We onderscheiden in de regeling drie routes waarin de subsidie kan worden aangevraagd, verleend en vastgesteld (zie bijlage 1 voor toelichting op de drie routes):
- a.
Collectieve inkoopactie;
- b.
Advies aan huis;
- c.
Declaratieformulier.
4)
Een aanvraag voor een subsidie wordt bij de uitvoerende organisatie ingediend middels één van de aanvraagroutes zoals opgenomen in artikel 8, lid 3.
5)
Het aanvragen van de subsidie middels de route 'collectieve inkoopactie' en 'advies aan huis' kan middels het hiervoor (online of fysiek) beschikbaar gestelde aanvraagformulier.
6)
Bij het aanvraagformulier voor de route 'collectieve inkoopactie' en 'advies aan huis' levert de aanvrager de volgende gegevens aan:
- a.
Persoonsgegevens;
- b.
Gegevens over de woning;
- c.
Energielabel van de woning of bewijs van slecht geïsoleerde bouwdelen.
7)
Het aanvragen van de subsidie middels de route 'declaratieformulier' kan middels het hiervoor (online of fysiek) beschikbaar gestelde aanvraagformulier;
8)
Bij het aanvraagformulier voor de route 'declaratieformulier' levert de aanvrager de volgende gegevens aan:
- a.
Persoonsgegevens;
- b.
Gegevens over de woning;
- c.
IBAN en tenaamstelling waar subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt;
- d.
WOZ-waarde uit 2022;
- e.
Energielabel van de woning of bewijs van slecht geïsoleerde bouwdelen;
- f.
Foto’s van de geïsoleerde bouwdelen van de woning na uitvoering van de isolatiemaatregel(en);
- g.
Betaalbewijs aan (erkende) isolatiebedrijf van uitvoering van de isolatiemaatregelen;
- h.
Facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop volgende informatie vermeld is:
  - i.
het deel van de kosten die subsidiabel zijn (duidelijk uitgesplitst en aangemerkt);
  - ii.
meldcode product (die voldoen aan de door het Rijk gestelde eisen);
  - iii.
aantal vierkante meters van toegepaste isolatiemaatregel, en
  - iv.
datum van uitvoering.
9)
Aanvragen kunnen tot 31 oktober 2026 worden ingediend.
Hoofdstuk
5

- Behandeling van aanvraag subsidieverlening en -vaststelling
Artikel
9

– Afhandelen aanvraag
Wanneer de aanvraag binnenkomt wordt de volgende afhandeling gehanteerd:
- 1)
De uitvoerende organisatie bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk binnen 2 weken;
- 2)
Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die de uitvoerende organisatie voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt de uitvoerende organisatie de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken te completeren;
- 3)
Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan de uitvoerende organisatie de aanvraag niet ontvankelijk verklaren;
- 4)
De uitvoerende organisatie handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;
- 5)
Bij de routes 'collectieve inkoopactie' en 'advies aan huis' neemt de uitvoerende organisatie binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing over het verlenen van de subsidie en deelt die middels een beschikking mee aan de aanvrager;
- 6)
Bij de routes 'collectieve inkoopactie' en 'advies aan huis' volgt de beschikking tot subsidievaststelling na gereedmelding – door zowel het erkend isolatiebedrijf als aanvrager – en facturatie van de uitgevoerde werkzaamheden;
- 7)
Bij de routes ‘collectieve inkoopactie’ en ‘advies aan huis’ vindt de betaling van het subsidiebedrag plaats binnen vier weken na de subsidievaststelling, waarbij het bedrag rechtstreeks wordt uitbetaald aan het erkende isolatiebedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd;
- 8)
Wanneer er bij routes ‘collectieve inkoopactie’ en ‘advies aan huis’ na subsidieverrekening sprake is van een rest-factuur ontvangt de aanvrager deze van het erkende isolatiebedrijf;
- 9)
Een aanvraag middels routes ‘collectieve inkoopactie’ en ‘advies aan huis’ kan enkel vooraf, voordat de isolatiemaatregelen worden gerealiseerd, worden ingediend;
- 10)
Een aanvraag middels de route 'declaratieformulier' voor subsidieverlening en -vaststelling kan enkel achteraf, nadat de isolatiemaatregelen zijn gerealiseerd, worden ingediend;
- 11)
Bij de route 'declaratieformulier' neemt de uitvoerende organisatie binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing over het verlenen en vaststellen van de subsidie en deelt die middels een beschikking mee aan de aanvrager;
- 12)
Bij route 'declaratieformulier' wordt het op grond van artikel 6 vastgestelde subsidiebedrag binnen vier weken na de datum van de subsidievaststelling uitbetaald op het rekeningnummer zoals opgegeven op het aanvraagformulier;
- 13)
Bij route ‘declaratieformulier’ geldt dat een aanvraag voor subsidievaststelling tot maximaal 6 maanden na de realisatie van de isolatiemaatregelen kan worden ingediend en de isolatiemaatregel niet voor 01-10-2023 mag zijn uitgevoerd;
- 14)
Bij overschrijding van de in artikel 9, lid 5 en 11 bedoelde termijnen kan de aanvrager niet afleiden dat zijn/haar aanvraag is of wordt gehonoreerd;
- 15)
Door het college en de uitvoerende organisatie kunnen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd op uitvoering en rechtmatige besteding van de subsidie;
- 16)
Het college kan aan de subsidieverlening dan wel -vaststelling nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.
Artikel
10

- Weigeringsgronden
Het college wijst een aanvraag af, indien:
- 1)
het budget van het subsidieplafond niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
- 2)
de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;
- 3)
de aanvrager niet behoort tot de doelgroep, zoals genoemd in artikel 3;
- 4)
de aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 4;
- 5)
blijkt dat er al eens subsidie is verstrekt op grond van deze regeling op hetzelfde adres;
- 6)
in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;
- 7)
meer dan 100% van de investering in de isolatiemaatregel wordt gesubsidieerd door een stapeling met andere gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies;
- 8)
de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderd bouwdeel van de woning;
- 9)
het ontwerp, de installatie en het aanbrengen van de isolatiemaatregelen niet door een erkend bedrijf dat beschikt over de benodigde certificering voor de uitvoering van de isolatiemaatregel is uitgevoerd;
- 10)
de werkelijke kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;
- 11)
naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling is voldaan.
Artikel
11

- Intrekken of wijziging besluit subsidieverlening
De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.
Hoofdstuk
6

- Slotbepalingen
Artikel
12

– Hardheidsclausule
Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor deze subsidieregeling kan het college, gelet op alle omstandigheden in het individuele geval, beoordelen of de aanvrager in afwijking van de subsidieregeling alsnog in aanmerking komt voor deelname aan de Lokale Aanpak Isolatie, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.
Artikel
13

- Inwerkingtreding en looptijd
1)
Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2)
Deze regeling vervalt na 31 december 2026.
Artikel
14

- Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Katwijk”.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk
in zijn openbare vergadering van 27 februari 2024
De gemeentesecretaris,
mr. drs. R.T. Jie Sam Foek
De burgemeester,
ir. C.L. Visser
Bijlage
1
Voor het aanvragen van de subsidie Lokale Aanpak Isolatie Katwijk kan de aanvrager kiezen uit drie verschillende routes, namelijk; de collectieve inkoopactie, advies aan huis, en het declaratieformulier. Hieronder volgt een uitleg van de verschillende routes.
- 1.
Collectieve inkoopactie
De uitvoerende organisatie, Regionaal Energieloket (REL), organiseert een collectieve inkoopactie. Dit houdt in dat er afspraken worden gemaakt met erkende isolatiebedrijven waardoor de inwoner een aanbod krijgt met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Per isolatiemaatregel is er een erkend isolatiebedrijf aangewezen dat een maatregel aanbiedt tegen een gunstige prijs.
Wanneer de aanvrager middels de route collectieve inkoopactie gebruik wil maken van de subsidie, kan de aanvrager een aanvraag doen middels het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Na aanvraag ontvangt de aanvrager een offerte van het erkende isolatiebedrijf. Op deze offerte is het subsidiebedrag Lokale Aanpak Isolatie al in mindering gebracht. Er vindt dus rechtstreekse betaling van de subsidie aan het erkende isolatiebedrijf plaats.
- 2.
Advies aan huis
Een aanvrager kan gebruik maken van een adviseur aan huis van REL. Deze adviseur is onafhankelijk, maakt een woningopname en geeft advies over welke bouwdelen het beste kunnen worden geïsoleerd en met welke materialen. Ook kan gebruik worden gemaakt van financieel advies. Bij aanmelding voor deze Advies aan huis route geeft de aanvrager aan of hij/zij gebruik wil maken van de subsidie. Na afloop van het huisbezoek ontvangt de aanvrager een offerte voor het isoleren van één of meer bouwdelen, passend bij wat de adviseur met de aanvrager besproken heeft tijdens het huisbezoek. De offerte is afkomstig van een erkend isolatiebedrijf dat geselecteerd is deze actie. Op deze offerte is het subsidiebedrag Lokale Aanpak Isolatie al in mindering gebracht.
- 3.
Declaratieformulier
Wanneer een aanvrager zelf een erkend isolatiebedrijf wil betrekken voor het uitvoeren van de maatregelen en gebruik wil maken van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Katwijk conform de maatregelen binnen deze regeling, kan er gebruik worden gemaakt van het declaratieformulier. De aanvrager dient de subsidie aan te vragen binnen 6 maanden nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. In het formulier wordt gevraagd om de informatie zoals beschreven in artikel 8 lid 8 aan te leveren.