GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen - Verkiezing gemeenteraad 2022 openbare kennisgeving geldige kandidatenlijsten
Zaaknummer: Z22-010509
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Amstelveen;
gelet op artikel I 17 van de Kieswet;
maakt bekend dat voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Lijst 1 VVD
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Raat, H.J.W. (Herbert) (m) | Amstelveen
2 | Leegstra, J.M. (Janneke) (v) | Amstelveen
3 | Noomen, C.J. (Kees) (m) | Amstelveen
4 | Smit, H.R. (Jet) (v) | Amstelveen
5 | van Leeuwen, M.E. (Menno) (m) | Amstelveen
6 | Lagerveld, F.M. (Femke) (v) | Amstelveen
7 | Dorgelo, B.J. (Bart) (m) | Amstelveen
8 | de Marco, E.R. (Elisa) (v) | Amstelveen
9 | Frequin, V.L.M. (Victor) (m) | Amstelveen
10 | Zwart, S. (Bas) (m) | Amstelveen
11 | Gerritsen, A. (Arjan) (m) | Amstelveen
12 | Stokvis, I.C. (Ima) (v) | Amstelveen
13 | Oorschot, L.F. (Laura) (v) | Leeuwarden
14 | Koekoek, D.G. (David) (m) | Amstelveen
15 | Witteveen, S.H.R. (Sophie) (v) | Amstelveen
16 | Lensink, B. (Bernard) (m) | Amstelveen
17 | Soh, C. (Charlotte) (v) | Amstelveen
18 | Stal, C.E. (Carl) (m) | Amstelveen
19 | Coumans, T. (Tom) (m) | Amstelveen
20 | Smalhout, D.B. (Benjamin) (m) | Amstelveen
21 | Ellermeijer, R. (Rob) (m) | Amstelveen
22 | Bulsing, J.G. (Hans) (m) | Amstelveen
23 | Mehra, R.R. (Rajiv) (m) | Amstelveen
Lijst 2 D66
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Gordon-de Bruijn, F.C. (Floor) | Amstelveen
2 | van der Steenhoven, H. (Harmen) | Amstelveen
3 | Chaara, S. (Saloua) | Amstelveen
4 | Aslanjan, T. (Tawros) | Amstelveen
5 | Aarabi, D. (Driss) | Amstelveen
6 | Knol, H. (Heidy) | Amstelveen
7 | Ben Idder, Y. (Youssef) | Amstelveen
8 | de Haan, M. (Maarten) | Amstelveen
9 | Zuidbroek, R. (Robert) | Amstelveen
10 | Talma, J.A. (Julian) | Diemen
11 | Wagenvoort, A.M. (Alice) | Amstelveen
12 | Abbas, A. (Araz) | Amstelveen
13 | van Roermund, P.G.M. (Paul) | Amstelveen
14 | Haenen, M. (Mayte) | Amstelveen
15 | van Brakel, T. (Tijn) | Amstelveen
16 | Koning, R.W. (Rolf) | Amstelveen
17 | Filal, A. (Aziza) | Amstelveen
18 | Prins, M.J.C. (Mechtelt) | Amstelveen
19 | de la Parra, D.H. (Daan) | Amstelveen
20 | Lanjouw, R.T.A. (Renate) | Amstelveen
21 | Lindeman, G.J.M.J. (Guus) | Amstelveen
22 | van Valkengoed-Oud, F.G.J. (Françoise) | Amstelveen
23 | Eggenkamp-Klingers, M. (Marieke) | Amstelveen
24 | van der Waal, E. (Edwin) | Amstelveen
25 | Gelauf, M. (Mirella) | Amstelveen
26 | Alink, M.J. (Rien) | Amstelveen
27 | van der Vet, J.M.L. (Anne-Mieke) | Amstelveen
28 | Berkhout, F.P. (Frank) | Amstelveen
Lijst 3 GROENLINKS
Nr | Naam | Woonplaats
1 | de Looze, L.C. (Lennart) (m) | Amstelveen
2 | Kruijer, S.W. (Stieneke) (v) | Amstelveen
3 | Polderman, I.I. (Ilika) (v) | Amstelveen
4 | Slump, G.J. (Gert Jan) (m) | Amstelveen
5 | Mahamed Farah, F. (Fatumo) (v) | Amstelveen
6 | Lutz, S.K. (Simon) (m) | Amstelveen
7 | Revius, D.J. (Mae) (m) | Amstelveen
8 | Zandee, T. (Tim) (m) | Amstelveen
9 | van de Merbel, L. (Leendert) (m) | Amstelveen
10 | van Wijnen, T.K. (Tessa) (v) | Amstelveen
11 | Vlieger, K.H. (Karel) (m) | Amstelveen
12 | Mager, S.E. (Sander) (m) | Amstelveen
13 | Regouin, P.J.M. (Paul) (m) | Amstelveen
Lijst 4 BURGERBELANGEN AMSTELVEEN
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Kootker, R.A.M. (Ruud) (m) | Amstelveen
2 | Monkelbaan, P.E. (Pieter) (m) | Amstelveen
3 | Petiet, E.A. (Ewa) (v) | Amstelveen
4 | van Groeningen, F.A.M. (Ferry) (m) | Amstelveen
5 | Huisman, K.A. (Kitty) (v) | Amstelveen
6 | van Vugt, C.A. (Carolien) (v) | Amstelveen
7 | Offenbach, D. (Dave) (m) | Amstelveen
8 | de Die, J.A. (John) (m) | Amstelveen
9 | Bot, P.A. (Peter) (m) | Amstelveen
10 | Oord, R.K. (Ruud) (m) | Amstelveen
11 | Thate, C.H.A. (Carole) (v) | Amstelveen
12 | de Kluijver, D. (Daniëlle) (v) | Amstelveen
13 | Mayne, P.J. (Peter) (m) | Amstelveen
14 | Heuvingh, F.B.H. (Henk) (m) | Amstelveen
15 | van der Meer, P.R.J. (Paul) (m) | Amstelveen
16 | Pelser, M.M. (Margreet) (v) | Amstelveen
17 | Fakkeldij, A.M.T. (Annemarie) (v) | Amstelveen
18 | Emmerik, W. (Wil) (v) | Amstelveen
19 | van der Kaaij, R. (Rudel) (v) | Amstelveen
20 | Solleveld-Olthof, J.H.C.J. (Jacqueline) (v) | Amstelveen
21 | van Herteryck, M. (Marga) (v) | Amstelveen
22 | Suer, F.J. (Frits) (m) | Amstelveen
23 | Smeenk, C.G.T. (Chris) (m) | Amstelveen
24 | Prent, J. (Jaap) (m) | Amstelveen
25 | Pijnenborg, H.A. (Harrie) (m) | Amstelveen
26 | Levie, J.E. (John) (m) | Amstelveen
27 | Roos, L. (Linda) (v) | Amstelveen
Lijst 5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nr | Naam | Woonplaats
1 | van Ballegooijen, W.M. (Marijn) (m) | Amstelveen
2 | Veenboer, E.C. (Esther) (v) | Amstelveen
3 | van den Bosch, A.J. (Arnout) (m) | Amstelveen
4 | Bouwman, R. (Rosalie) (v) | Amstelveen
5 | Muller, G. (Guy) (m) | Amstelveen
6 | Kaal, A.A. (Anna) (v) | Amstelveen
7 | Shehna, M. (Maher) (m) | Amstelveen
8 | Loos, D.P. (Dick) (m) | Amstelveen
9 | Gamadia, D.E.S. (Liesbeth) (v) | Amstelveen
10 | Wagelaar, T. (Tim) (m) | Amstelveen
11 | Oostveen, M.J. (Marjon) (v) | Amstelveen
12 | Dönszelmann, S. (Sebastiaan) (m) | Amstelveen
13 | Brouwer - van de Wetering, A.M. (Annemieke) (v) | Amstelveen
14 | Huberts, L.W.J.C. (Leo) (m) | Amstelveen
15 | Beckers, W. (Wim) (m) | Amstelveen
16 | Steenvoorden, J.L. (Hans) (m) | Amstelveen
17 | Veenboer, A.G.S.M. (Dolf) (m) | Amstelveen
18 | Verkleij, A.C.L. (Ad) (m) | Amstelveen
Lijst 6 SP (Socialistische Partij)
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Adriaans, P.M.J. (Patrick) (m) | Amstelveen
2 | Fakirni, N. (Nora) (v) | Amstelveen
3 | Lima Valladares, E.M. (Edwin) (m) | Amstelveen
4 | Roode, W.E. (Wil) (v) | Amstelveen
5 | Awad, S. (Sahra) (v) | Amstelveen
6 | Meijaard, T.D. (Ted) (m) | Amstelveen
7 | Steijvers, H.J. (Ellen) (v) | Amstelveen
8 | Stam, B.R. (Bart) (m) | Amstelveen
9 | Sakha, N. (Nazifa) (v) | Amstelveen
10 | Lucas, M.A.J. (Marco) (m) | Amstelveen
11 | Polman, G.T.M. (Gerda) (v) | Amstelveen
12 | de Vogel, P.H. (Pierre) (m) | Amstelveen
13 | Wolters, J. (Jan) (m) | Amstelveen
14 | Lucas-Klok, D. (Daniëlle) (v) | Amstelveen
15 | Philippens, H.M.M.G. (Huub) (m) | Amstelveen
16 | Kolkman, D.H.J. (Dick) (m) | Amstelveen
17 | Bikker, F. (Frank) (m) | Amstelveen
18 | Bakker, J.C.L. (Bob) (m) | Amstelveen
19 | Casadei, M. (Marina) (v) | Amstelveen
20 | Glastra van Loon, A. (Adriana) (v) | Amstelveen
Lijst 7 CDA
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Siegmann, A.H. (Arjen) (m) | Amstelveen
2 | van Engelen, A.A.J. (Sandra) (v) | Amstelveen
3 | Rouwenhorst, E. (Bert) (m) | Amstelveen
4 | Aanen, D. (Dick) (m) | Amstelveen
5 | van Scheijndel, J.S.A. (John) (m) | Amstelveen
6 | Siegmann, J.A. (Job) (m) | Amstelveen
7 | Doekhie, T.I.M. (Timothy) (m) | Amstelveen
8 | Varenhorst - Nasserie, A.R. (Amandhalia) (v) | Amstelveen
9 | van Gelderen, N. (Klaas) (m) | Amstelveen
10 | Aanen - Jansen, G.M. (Trudie) (v) | Amstelveen
11 | van Blaaderen, A. (Albert) (m) | Amstelveen
12 | Slump, K.W. (Kees) (m) | Amstelveen
13 | Jongmans, Y.A. (Ynse) (m) | Amstelveen
14 | Hulsman, G.H.B. (Gerard) (m) | Amstelveen
15 | Rienks, P. (Pier) (m) | Amstelveen
16 | Richardson, S.G.N. (Nadjehda) (v) | Amstelveen
17 | Groot, J.M.J. (Jos) (m) | Amstelveen
18 | Groot, J.P.W. (Jan-Willem) (m) | Amstelveen
Lijst 8 Actief voor Amstelveen
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Becker, M (Michel) (m) | Amstelveen
2 | van Rietschoten, A (Gonnie) (v) | Amstelveen
3 | Grifhorst, P.C (Peter) (m) | Amstelveen
4 | Laldjising, K.B (Kavita) (v) | Amstelveen
5 | Westendorp, B.H. (Ben) (m) | Amstelveen
6 | Bouwman, R (Ronald) (m) | Amstelveen
7 | de Jong-de Roos, R.S. (Ruscha) (v) | Amstelveen
8 | Logger, R.C. (Robert) (m) | Amstelveen
9 | Seiffers-Nijhuis, W.C (Wil) (v) | Amstelveen
10 | Hacquebard-Dekker, D. (Daniëlle) (v) | Amstelveen
11 | Hacquebard, A.M.M (Mareno) (m) | Amstelveen
12 | de Mol, W.J (Wim) (m) | Amstelveen
Lijst 9 ChristenUnie
Nr | Naam | Woonplaats
1 | de Pijper, B. (Bert) (m) | Amstelveen
2 | Stoffels, H. (Henk) (m) | Amstelveen
3 | Nakad-Weststrate, H.W.R. (Henriëtte) (v) | Amstelveen
4 | Hoefakker-Laanstra, D.S. (Dianne) (v) | Amstelveen
5 | de Graaff, R.J. (Robert) (m) | Amstelveen
6 | van Veelen, H.B. (Herman) (m) | Amstelveen
7 | van der Kooij, J.A. (Anne) (m) | Amstelveen
8 | Murris, H.R. (Henk) (m) | Amstelveen
9 | Stavleu, V.P. (Vincent) (m) | Amstelveen
10 | van Dijk, F.J.P. (Erik) (m) | Amstelveen
11 | van Dalen, J.G. (Johan) (m) | Amstelveen
12 | Bojčić-de Waard, N. (Nethánja) (v) | Amstelveen
Lijst 10 Goed voor Amstelveen
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Höcker, J.B.M. (Jacqueline) (v) | Amstelveen
2 | Rodrigues Pereira, N. (Nachshon) (m) | Amstelveen
3 | Julio, D.A. (Diana) (v) | Amstelveen
4 | Koning, C.W. (Will) (m) | Amstelveen
5 | Huisman, I. (Inez) (v) | Amstelveen
6 | Goes, G.P.A. (Gijsbert) (m) | Amstelveen
7 | Neeter-Vennik, S.I. (Sunny) (v) | Amstelveen
Lijst 11 50PLUS
Nr | Naam | Woonplaats
1 | Sjaardema, E. (Emiel) (m) | Amstelveen
2 | Bodenstaff, P.J. (Philip) (m) | Amstelveen
3 | Klein, M. (Margreet) (v) | Amstelveen
4 | Visser, W.B. (Wim) (m) | Amstelveen
Lijst 12 Belang van Nederland (BVNL)
Nr | Naam | Woonplaats
1 | van Koningsveld, Y. (Yaron) (m) | Amstelveen
2 | Kolk, B.C. (Bharat) (m) | Amstelveen
3 | Slabbers, J.H.M. (Marcel) (m) | Amstelveen
4 | van Tellingen, H.P. (Hans) (m) | Amstelveen
Amstelveen, 10 februari 2022.
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Amstelveen,
Tjapko Poppens