GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Barneveld

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;
gelet op de artikelen 3, 7, 11, 12, 14, 19, 31 en 32 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld:
besluit:
vast te stellen de Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld
ARTIKEL
1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van deze nadere regels en voorschriften zijn voor zover hierin genoemd de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL
2

OPENINGSTIJDEN BEGRAAFPLAATSEN
De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.
ARTIKEL
3

VERWIJDERING GEDENKSTEEN T.B.V. BIJZETTING BESTAAND GRAF
Bij een aanvraag voor begrafenis moet uiterlijk 36 uur na de aanvraag, een eventuele gedenksteen verwijderd worden in geval van bijzetting in een bestaand graf, waarbij de 36 uur bij een afspraak in het weekend, in de nacht van zondag op maandag 00.00 uur ingaat. Wordt het grafmonument niet binnen de 36 uur opgehaald, voert de gemeente Barneveld deze werkzaamheden uit tegen gemaakte kosten.
ARTIKEL
4

INDELING VAN GRAVEN EN ASBEZORGING EN CATEGORIEËN
1.
Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven:
- a.
particuliere graven voor onbepaalde tijd met verplicht onderhoud 3 laags (alleen op Westerveld 2 laags);
- b.
particuliere graven 2 of 3 laags voor 30 of 15 jaar;
- c.
particuliere kindergraven 2 laags voor kinderen tot en met 12 jaar voor een periode van 30 of 15 jaar;
- d.
particuliere urnenruimten voor maximaal 2 urnen of asbussen voor een periode van 30 of 15 jaar.
- e.
algemene graven voor de duur van de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar, maximaal 3 laags, waarbij op volgorde van diepte wordt begraven en alleen een belanghebbende kan worden geregistreerd.
- f.
bij de monumenten voor te vroeg geboren kinderen is ruimte om een levenloos geboren kindje onder de 24 weken te laten begraven.
- g.
op de monumentale gedeelten van de begraafplaatsen wordt niet meer begraven of heringericht, alleen een eventuele bijzetting als het graf die mogelijkheid nog biedt is mogelijk na controle van de beheerder.
2.
In opdracht van en op kosten van de rechthebbende kan een herinrichting van een particulier graf, dat zich niet op de monumentale gedeelten van de begraafplaatsen bevindt, aangevraagd worden na afloop van de wettelijke grafrusttermijn. Bij herinrichting kunnen maximaal 2 stoffelijke overschotten bij gegraven worden in een 2- of 3- laags graf. Ook kan er voor gekozen worden om bij het herinrichten de al aanwezige stoffelijke overschotten te ruimen en te begraven in het verzamelgraf.
3.
Reservering van een bestaand, vrij gekomen particulier graf, dat zich niet op de monumentale gedeelten van de gemeentelijke begraafplaatsen bevindt, is mogelijk voor een periode van 20 jaar tegen het daarvoor geldende tarief. Indien het graf niet binnen 20 jaar wordt gebruikt dan kan de reservering opnieuw worden gedaan. Zodra er begraven wordt in het betreffende graf vervalt de reservering en gaat de gekozen termijn van 30 of 15 jaar in. De gemeente verzorgt het onderhoud tijdens de reservering. Ook mogen geen planten, bloemen, gedenktekens etc. op het graf worden geplaatst gedurende de reservering van het graf. Bij het intrekken van de reservering of het binnen 20 jaar gebruik maken van het gereserveerde graf worden de reserveringskosten (ook niet naar rato) niet gerestitueerd.
4.
Op de begraafplaatsen Kootwijk, Veluwegaard (Kootwijkerbroek), Diepenbosch (Voorthuizen), Plantage (Barneveld) en Westerveld (Terschuur) kan op aanvraag en door de beheerder, op een aangewezen plaats as worden verstrooid.
5.
Op de begraafplaats Kootwijk worden nieuwe graven slechts uitgegeven voor het begraven van personen die geboren zijn in Kootwijk, staan ingeschreven als inwoner van Kootwijk of ingeschreven hebben gestaan als inwoner van Kootwijk.
6.
De afmetingen die worden gehanteerd:
- a.
afmeting van een enkel graf: 200 x 100 cm;
- b.
afmeting van een kindergraf: 140 x 70 cm;
- c.
afmeting urnenruimte muur: 32 x 32 x 30 cm;
- d.
afmeting urnenruimte heuvel: 34 x 34 x 25 cm.
ARTIKEL
5

AANTAL OVERLEDENEN IN ALGEMENE GRAVEN
In de algemene graven en algemene kindergraven worden maximaal 3 stoffelijke overschotten begraven.
ARTIKEL
6

VOORSCHRIFTEN GRAFBEDEKKING
1.
De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.
2.
De aanvraag bevat :
- a.
een duidelijke omschrijving van de gebruikte materialen;
- b.
een tekening met minimaal schaal 1:20;
- c.
de naam van de rechthebbende van het graf;
- d.
de naam van de overledene;
- e.
de naam van de leverancier;
- f.
alle afmetingen van de te gebruiken materialen;
- g.
het nummer van het graf of urnenmuur/heuvel;
- h.
het lettertype; en
- i.
een vermelding van het gebruik van soort, materiaal en wijze waarop aangebracht, voor de letters en cijfers.
3.
Als voorwerp op een eigen graf of eigen kindergraf mag aangebracht worden:
- a.
een staand gedenkteken met of zonder grafbedekking;
- b.
een liggend gedenkteken.
4.
Afmeting staande gedenktekens:
- a.
breedte: maximaal 90 cm (bij een dubbel graf 180 cm), kindergraf maximaal 60 cm;
- b.
hoogte: maximaal 95 cm (met steun maximaal 10 cm extra) kindergraf 65 cm (met steun maximaal 8 cm extra);
- c.
dikte: minimaal 6 cm en maximaal 10 cm, kindergraf minimaal 4 cm en maximaal 5 cm.
5.
Voorwaarden staande gedenktekens:
- a.
een staand gedenkteken met grafbedekking moet worden aangebracht op een fundering van gewapend beton van 200x100 cm (bij een dubbel graf 200x200 cm), voor kindergraven gelden de afmetingen 140 cm bij 70 cm;
- b.
ter ondersteuning van de afdekplaat kunnen banden worden geplaatst van 12 cm breedte en een dikte van minimaal 5 cm tot maximaal 10 cm. Voor een kindergraf geldt 6 cm breedte en een dikte van maximaal 6 cm;
- c.
de grafbedekking moet voldoen aan de hoogte van de achterzijde van 4 cm boven het maaiveld en een afschot van 3 cm;
- d.
bij gebruik van grind dient daaronder worteldoek te worden aangebracht; en
- e.
bij het aanbrengen van een omranding met zwerfkeien dienen deze te worden vastgelegd op de fundering.
6.
Fundering
Een staand gedenkteken zonder grafbedekking dient te worden geplaatst op een betonnen funderingsplaat (geen funderingspalen) met voldoende stabiliteit met een afmeting van 200x100x6 cm.
- a.
Liggende gedenktekens
  - 1.
De te plaatsen liggende gedenktekens moeten voldoen aan de afmeting 200 cm bij 100 cm (bij een dubbel graf 200x200 cm) en voor een kindergraf 140 cm bij 70 cm.
  - 2.
De plint die daarbij tot ondersteuning dient voldoet aan de afmetingen voorzijde hoogte 12 cm en achterzijde 22 cm en voor een kindergraf voorzijde hoogte 6 cm en achterzijde 11 cm.
- b.
Ingraveren grafnummer
Bij plaatsing van het gedenkteken dient het grafnummer aan de linkerkant van de voorband van het voetstuk of linksonder op de bestaande steen door de steenhouwer in het monument te worden gegraveerd. De beheerder kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.
7.
Het aanbrengen van een voorwerp op een algemeen graf
Op een algemeen graf mag een gedenkteken worden geplaatst van graniet of van gezoet hardsteen. Een gedenksteen is maximaal 50 cm lang, 70 cm breed en 5 cm dik en wordt aangebracht onder een hoek van 10 graden.
8.
Het aanbrengen van een voorwerp voor een ruimte in de urnenmuur
- a.
Voor een ruimte in de urnenmuur mag als gedenkteken een plaat (serpentino, graniet of glas) worden aangebracht van 42 cm lengte, 42 cm breedte, 3 tot 5 cm dikte met bevestiging door schroeven.
- b.
Het aanbrengen van een voorwerp op de afdekplaat van een urn in de urnenheuvel
Als gedenkteken op de afdekplaat van de urn in de urnenheuvel mag met lijm een voorwerp worden bevestigd op de afdektegel als dit maximaal 40 cm lang, 40 cm breed en 40 cm hoog is.
9.
Het aanbrengen van beplanting
Eventueel aan te brengen beplanting mag niet buiten de oppervlakte van het graf komen en mag geen grotere afmetingen hebben dan 200 cm lengte, 100 cm breedte en 105 cm hoogte. Voor kindergraven zijn de maximale afmetingen: 140 cm lengte, 70 cm breedte en 70 cm hoogte.
10.
Rondom het graf
Op het uitbreidingsdeel van de Plantage mag geen grind of ander materiaal om het grafmonument worden aangebracht.
11.
Algemene bepalingen
- b.
De kleur van het gedenkteken mag niet storend zijn voor het aanzien van de begraafplaats. Dit is ter beoordeling van de beheerder.
- c.
Op het grafwerk mag geen firmanaam of reclame worden aangebracht.
- d.
Het grafwerk wordt, ter beoordeling van de beheerder, op de juiste ligging aangebracht.
- e.
Als na of tijdens de uitvoering van het plaatsen van het grafwerk blijkt dat dit niet overeenkomt met de verleende vergunning, zal op kosten van de rechthebbende het grafwerk worden verwijderd.
- f.
Rondom het grafmonument (buiten de 2 meter bij 1 meter of bij kindergraf buiten de 1.40 meter bij 70 cm) mogen geen voorwerpen worden geplaatst.
ARTIKEL
7

BEGRAVEN OP UITBREIDINGSDEEL PLANTAGE
1.
Begrafenissen, urnbijzettingen etc. die plaatsvinden op het uitbreidingsdeel van de Plantage starten altijd vanaf het hek bij de aula aan de Narcissenstraat.
2.
Het is mogelijk om een open lucht afscheidsbijeenkomst of condoleance te organiseren op de open ruimte op het uitbreidingsdeel begraafplaats Plantage binnen de tijdstippen voor begraven. Het gebruik van geluidsversterking is toegestaan gedurende de afscheidsdienst en het is mogelijk om catering te regelen. Gelijktijdig dient de aula geboekt te worden (met bijbehorende tarieven) zodat er altijd een uitwijkmogelijkheid is.
ARTIKEL
8

INWERKINGTREDING EN INTREKKING OUDE NADERE REGELS
Deze nadere regels treden in werking op 24 oktober 2022, onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld, die op 15 december 2020 zijn vastgesteld .
ARTIKEL
9

CITEERTITEL
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld.
Aldus vastgesteld op 4 oktober 2022,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
W. Wieringa
Secretaris
J. Luteijn,
Burgemeester