GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Castricum

Subsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Castricum 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;
gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016;
besluit
vast te stellen de volgende nadere regels:
Subsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Castricum 2020
Artikel
1.

Begripsbepalingen
a. | aanvraag | verzoek aan het college om verlening van subsidie op grond van deze regeling;
b. | aanvrager | een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Castricum, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend;
c. | bestaande koopwoning | een woning in de gemeente Castricum die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie;
d. | college | het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;
e. | duurzaamheidsmaatregel | energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1;
f. | maatregelenlijst | lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen en bijbehorende activiteiten, bijlage I bij deze regeling;
g. | woning | een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.
Artikel
2.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1.
Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor duurzaamheidsmaatregelen die voorkomen op de Maatregelenlijst zoals opgenomen in bijlage 1 en die worden toegepast bij bestaande koopwoningen op het grondgebied van de gemeente Castricum.
2.
Subsidie wordt alleen toegekend indien en voor zover met facturen is aangetoond dat de duurzaamheidsmaatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van deze regeling.
Artikel
3.

Hoogte van de subsidie
1.
Per woning wordt maximaal eenmaal een subsidiebedrag toegekend.
2.
Het subsidiebedrag bedraagt 100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de maatregelen waar subsidie voor is aangevraagd, met een maximum van € 70,-.
Artikel
4.

Subsidieplafond
1.
Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling is vastgesteld op € 118.300,-.
2.
Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
3.
Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.
Artikel
5.

Aanvraagprocedure
1.
Aanvragen kunnen worden ingediend voordat of nadat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen.
2.
Indien subsidie wordt aangevraagd nadat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen, geldt dat deze voorzieningen moeten zijn geplaatst c.q. getroffen in de periode 01-01-2020 t/m 31-03-2021.
3.
Een aanvraag voor subsidie voor maatregelen als bedoeld in bijlage 1 wordt ingediend via het digitaal aanvraagformulier dat door het college beschikbaar is gesteld op het gemeentelijk energieloket www.duurzaambouwloket.nl.
Artikel
6.

Weigeringsgronden
1.
Subsidie wordt geweigerd als de maatregel(en) waarvoor subsidie is aangevraagd is (zijn) aangekocht voor 1 januari 2020.
2.
Een subsidieaanvraag wordt geweigerd als het aangevraagde bedrag kleiner is dan € 70,-.
Artikel
7.

Maatregelenlijst
Het college kan de Maatregelenlijst (bijlage 1) wijzigen, uitbreiden of inkorten.
Artikel
8.

Slotbepalingen
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
2.
Aanvragen die ná 31 maart 2021 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
3.
Deze regeling vervalt op 31 maart 2021, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die gedurende het van kracht zijn van deze regeling zijn ingediend.
4.
Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Castricum 2020”.
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Castricum in zijn vergadering van 16 juni 2020,
de secretaris,
R.
Suanet
de burgemeester,
T.
Mans
Bijlage
1

Maatregelenlijst
Algemene opbouw van subsidie
Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.
Nummer | Maatregel | Criterium
1 | Advies energiebesparing | Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject.
| Kleine maatregelen energiebesparing |
2 | Waterzijdig inregelen | Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
3 | Vervangen radiatorkraan | Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.
4 | Waterbesparende douchekop | Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut).
5 | Pompschakelaar vloerverwarming | Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.
6 | Woningventilatie | Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO_2-sturing of warmteterugwinning.
7 | Inductiekookplaat | Het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.
8 | Leidingisolatie en/of radiatorfolie | Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.
9 | Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger | Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger met A+++ label
10 | Stand-by schakelaar | Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen
11 | Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroom boiler genoemd) | Betreft het aanbrengen van een doorstroomverwarmer. In tegenstelling tot een elektrische boiler wordt er geen water in een boiler op temperatuur gehouden maar wordt er het water alleen verwarmd als er vraag naar warm water is.
| Energiebesparende maatregelen |
12 | Gevelisolatie | Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Adviescriteria minimaal: Spouw: Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnengevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel ≥ 4,5 K/W.
13 | Vloerisolatie | Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton. Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 3,5 m2 K/W.
14 | Bodemisolatie | Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 2,5 m2 K/W.
15 | Dakisolatie | Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde of binnenzijde van het dakbeschot. Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 4,5 m2 K/W.
16 | Kozijn vervanging of glas vervanging | Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Adviescriteria minimaal: Kozijn U waarde < 1,3. Glas < 0,9.
17 | Overige maatregelen | Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzichten maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een CO_2 reductie realiseren.