GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent bouwen Bouwverordening Altena 2019
De raad van de gemeente Altena,
gelezen het voorstel van de Altenacolleges;
besluit
Beslispunten
- 1.
Vervallen te verklaren:
  - •Bouwverordening Werkendam 2012
  - •Bouwverordening Aalburg 2012
  - •Bouwverordening Woudrichem 2012
- 2.
Vast te stellen: Bouwverordening Altena 2019
Bouwverordening Altena 2019
HOOFDSTUK
1:

Inleidende bepalingen
Artikel
1.1

Begripsomschrijvingen
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
- •bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, met inbegrip van een gedeelte daarvan, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- •NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;
2.
In deze verordening wordt verder verstaan onder:
- •bevoegd gezag: dat wat daaronder wordt verstaan in de Woningwet;
- •omgevingsvergunning voor het bouwen: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel
1.2

Termijnen
Vervallen
Artikel
1.3

Indeling van het gebied van de gemeente
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt als indeling van de gemeente:
- a.
het gebied binnen de bebouwde kom;
- b.
het gebied buiten de bebouwde kom;
- c.
het gebied dat is uitgesloten van welstandstoezicht, als bedoeld in artikel 9.9, eerste lid.
2.
Als gebied binnen de bebouwde kom, geldt het gebied dat op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig is aangegeven.
HOOFDSTUK
2:

De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
Paragraaf
1

Gegevens en bescheiden
Artikel
2.1.1

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
Vervallen
Artikel
2.1.2

In de aanvraag op te nemen gegevens
Vervallen
Artikel
2.1.3

Bij de aanvraag in te dienen bescheiden
Vervallen
Artikel
2.1.4

Gegevens met betrekking tot het coördineren van vergunningaanvragen
Vervallen
Artikel
2.1.5

Het onderzoek naar bodemverontreiniging
1.
Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat uit:
- a.
de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740, uitgave 2009, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1;
- b.
(vervallen)
- c.
Indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, uitgave 2003.
2.
De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II.
Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II.
3.
Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht toe, indien voor de toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.
4.
Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2,5 onder d van de Regeling omgevingsrecht toestaan voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn als bedoeld in artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht, indien uit het in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009 niet rechtvaardigen.
5.
Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw wordt begonnen.
Artikel
2.1.6

Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
Vervallen
Artikel
2.1.7

Bouwregistratie
Vervallen
Artikel
2.1.8

Bijzondere bepalingen omtrent de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen woonwagens en standplaatsen
Vervallen
Paragraaf
2

Behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
Artikel
2.2.1

Ontvangst van de aanvraag
Vervallen
Artikel
2.2.2

Samenloop met vrijstelling ruimtelijke ordening
Vervallen
Artikel
2.2.3

Bekendmaking van termijnen
Vervallen
Artikel
2.2.4

In behandeling nemen en fasering omgevingsvergunning voor het bouwen
Vervallen
Artikel
2.2.5

In behandeling nemen en bodemonderzoek
Vervallen
Artikel
2.2.6

Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het bouwen
Vervallen
Paragraaf
3

Welstandstoetsing
Artikel
2.3.1

Welstandscriteria
Vervallen
Paragraaf
4

Het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond
Artikel
2.4.1

Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem
Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:
- a.
waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;
- b.
voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; en
- c.
dat de grond raakt, of waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.
Artikel
2.4.2

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht, kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen, in het geval zij op grond van het in het de Regeling omgevingsrecht bedoelde onderzoeksrapport en/of andere bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodembescherming goedgekeurde saneringsplan bedoeld in artikel 39, eerste lid, van die Wet van oordeel zijn, dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.
Paragraaf
5

Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen
Artikel
2.5.1

Richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen
Vervallen
Artikel
2.5.2

Anticumulatiebepaling
Vervallen.
Artikel
2.5.3

Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen
Vervallen
Artikel
2.5.3A

Brandweeringang
Vervallen
Artikel
2.5.4

Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten
Vervallen
Artikel
2.5.5

Ligging van de voorgevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.6

Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.7

Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.8

Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.9

Bouwen op de weg
Vervallen.
Artikel
2.5.10

Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn. Afschuining van straathoeken
Vervallen.
Artikel
2.5.11

Ligging achtergevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.12

Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.13

Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.14

Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.15

Erf bij woningen en woongebouwen
Vervallen.
Artikel
2.5.16

Erf bij overige gebouwen
Vervallen.
Artikel
2.5.17

Ruimte tussen bouwwerken
Vervallen.
Artikel
2.5.18

Erf- en terreinafscheidingen
Vervallen.
Artikel
2.5.19

Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen
Vervallen.
Artikel
2.5.20

Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.21

Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.22

Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn
Vervallen.
Artikel
2.5.23

Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen
Vervallen.
Artikel
2.5.24

Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken
Vervallen.
Artikel
2.5.25

Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen
Vervallen.
Artikel
2.5.26

Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken
Vervallen.
Artikel
2.5.27

Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte
Vervallen.
Artikel
2.5.28

Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de toegelaten bouwhoogte
Vervallen.
Artikel
2.5.29

Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid
Vervallen.
Artikel
2.5.30

Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen
Vervallen.
Paragraaf
6

Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen
Artikel
2.6.1

Beginsel inzake brandmeldinstallaties
Vervallen
Artikel
2.6.2

Aanwezigheid van brandmeldinstallaties
Vervallen
Artikel
2.6.3

Omvang van de bewaking door brandmeldinstallaties
Vervallen
Artikel
2.6.4

Kwaliteit van brandmeldinstallaties
Vervallen
Artikel
2.6.5

Beginsel inzake ontruimingsinstallaties
Vervallen
Artikel
2.6.6

Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties
Vervallen
Artikel
2.6.7

Kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties
Vervallen.
Artikel
2.6.8

Beginsel inzake vluchtrouteaanduidingen
Vervallen.
Artikel
2.6.9

Aanwezigheid van vluchtrouteaanduidingen
Vervallen.
Artikel
2.6.10

Kwaliteit van vluchtrouteaanduidingen
Vervallen.
Artikel
2.6.11

Gelijkwaardigheid
Vervallen.
Artikel
2.6.12

Communicatiesysteem voor publieke hulpverleningsdiensten
Vervallen.
Paragraaf
7

Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen
Artikel
2.7.1

Eis tot aansluiting aan de waterleiding
Vervallen
Artikel
2.7.2

Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet
Vervallen
Artikel
2.7.3

Eis tot aansluiting aan het aardgasnet
Vervallen
Artikel
2.7.3A

Eis tot aansluiting aan de publieke voorziening voor verwarming
Vervallen
Artikel
2.7.4

Eis tot aansluiting aan de openbare riolering
Vervallen
Artikel
2.7.5

Aansluiting anders dan aan de openbare riolering
Vervallen
Artikel
2.7.6

Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen
Vervallen
Artikel
2.7.7

Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen
Vervallen
HOOFDSTUK
3:

De melding
Artikel
3.1

De wijze van melden
Gereserveerd
Artikel
3.2

Welstandscriteria
De welstandsnota of de op grond van artikel 12 Woningwet gelijk te stellen gebiedsgerichte welstandscriteria.
HOOFDSTUK
4:

Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk
Artikel
4.1

Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden
Vervallen
Artikel
4.2

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden
Vervallen
Artikel
4.3

Wijzigingen in gegevens bouwregistratie
Vervallen
Artikel
4.4

Het uitzetten van de bouw
Vervallen
Artikel
4.5

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
Vervallen
Artikel
4.6

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen
Vervallen
Artikel
4.7

Bemalen van bouwputten
Vervallen
Artikel
4.8

Veiligheid op het bouwterrein
Vervallen
Artikel
4.9

Afscheiding van het bouwterrein
Vervallen
Artikel
4.10

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder
Vervallen
Artikel
4.11

Bouwafval
Vervallen
Artikel
4.12

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
Vervallen
Artikel
4.13

Melden van werken bij lage temperaturen
Vervallen
Artikel
4.14

Verbod tot ingebruikneming
Vervallen
HOOFDSTUK
5:

Staat van open erven en terreinen, aansluiting op de nutsvoorzieningen en weren van schadelijk en hinderlijk gedierte
Paragraaf
1

Staat van open erven en terreinen
Artikel
5.1.1

Staat van onderhoud van open erven en terreinen
Vervallen
Artikel
5.1.2

Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer.
Brandblusvoorzieningen
Vervallen
Artikel
5.1.3

Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten
Vervallen
Paragraaf
2

Staat van brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen
Artikel
5.2.1

Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen
Vervallen
Artikel
5.2.2

Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in gebouwen niet zijnde woningen, woongebouwen, logiesverblijven, logiesgebouwen of kantoorgebouwen
Vervallen
Artikel
5.2.3

Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in woongebouwen van bijzondere aard
Vervallen
Artikel
5.2.4

Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in logiesverblijven en logiesgebouwen
Vervallen
Artikel
5.2.5

Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in kantoorgebouwen
Vervallen
Paragraaf
3

Aansluiting op de nutsvoorzieningen
Artikel
5.3.1

Eis tot aansluiting aan de waterleiding
Vervallen
Artikel
5.3.2

Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet
Vervallen
Artikel
5.3.3

Eis tot aansluiting aan het aardgasnet
Vervallen
Artikel
5.3.4

Eis tot aansluiting aan de openbare riolering
Vervallen
Artikel
5.3.5

Aansluiting anders dan aan de openbare riolering
Vervallen
Artikel
5.3.6

Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen
Vervallen
Artikel
5.3.7

Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen
Vervallen
Paragraaf
4

Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid
Artikel
5.4.1

Preventie
Vervallen
HOOFDSTUK
6:

Brandveilig gebruik
Vervallen
HOOFDSTUK
7:

Overige gebruiksbepalingen
Paragraaf
1

Overbevolking
Artikel
7.1.1

Overbevolking van woningen
Vervallen
Artikel
7.1.2

Overbevolking van woonwagens
Vervallen
Paragraaf
2

Staken van het gebruik
Artikel
7.2.1

Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid
Vervallen
Artikel
7.2.2

Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne
Vervallen
Artikel
7.2.3

Staken van het gebruik van een woonwagen
Vervallen.
Paragraaf
3

Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen
Artikel
7.3.1

Bepaling aantal personen nachtverblijf
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, wordt het aantal personen bepaald op 10.
Artikel
7.3.2

Hinder
Vervallen
Paragraaf
4

Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid
Artikel
7.4.1

Preventie
Vervallen
Paragraaf
5

Watergebruik
Artikel
7.5.1

Verboden gebruik van water
Vervallen
Paragraaf
6

Installaties
Artikel
7.6.1

Gebruiksgereed houden van installaties
Vervallen
HOOFDSTUK
8:

Slopen
Paragraaf
1

Omgevingsvergunning voor het slopen
Artikel
8.1.1

Omgevingsvergunning voor het slopen
Vervallen
Artikel
8.1.2

Aanvraag sloopvergunning
Vervallen
Artikel
8.1.3

In behandeling nemen
Vervallen
Artikel
8.1.4

Termijn van beslissing
Vervallen
Artikel
8.1.5

Samenloop van slopen en bouwen
Vervallen
Artikel
8.1.6

Weigeren omgevingsvergunning voor het slopen
Vervallen
Artikel
8.1.7

Intrekken omgevingsvergunning voor het slopen
Vervallen
Paragraaf
2

Uitzonderingen op het vereiste van omgevingsvergunning voor het slopen
Artikel
8.2.1

Sloopmelding
Vervallen
Artikel
8.2.2

Overige uitzonderingen op het vereiste van omgevingsvergunning voor het slopen
Vervallen
Paragraaf
3

Verplichtingen tijdens het slopen
Artikel
8.3.1

Veiligheid op sloopterrein
Vervallen
Artikel
8.3.2

Op het sloopterrein verplicht aanwezige bescheiden
Vervallen
Artikel
8.3.3

Plichten van de houder van de omgevingsvergunning voor het slopen
Vervallen
Artikel
8.3.4

Plichten van degene die sloopt
Vervallen
Artikel
8.3.5

Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest
Vervallen
Artikel
8.3.6

Plichten ten aanzien van de sloop van tuinbouwkassen
Vervallen
Paragraaf
4

Vrij slopen
Artikel
8.4.1

Sloopafval algemeen
Vervallen
HOOFDSTUK
9:

Welstandstoezicht
Artikel
9.1

De advisering door de Commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Altena
1.
De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit als bedoeld in de Verordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena 2019
2.
De Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.
Artikel
9.2

Samenstelling van de commissie
Vervallen
Artikel
9.3

Benoeming en zittingsduur
Vervallen
Artikel
9.4

Jaarlijkse verantwoording
1.
De Commissie ruimtelijke kwaliteit stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:
- •op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;
- •de werkwijze van de welstandscommissie;
- •op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;
- •de aard van de beoordeelde plannen;
- •de bijzondere projecten.
2.
De Commissie ruimtelijke kwaliteit kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.
Artikel
9.5

Termijn van advisering
1.
De Commissie ruimtelijke kwaliteit brengt het advies over de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen uit binnen vier weken nadat door het college van burgemeester en wethouders daarom is verzocht.
2.
De Commissie ruimtelijke kwaliteit brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, indien deze vergunning betrekking heeft op een deel van het project of een gefaseerde aanvraag betreft uit binnen drie weken nadat door of namens het college van burgemeester en wethouders daarom is verzocht.
3.
Burgemeester en wethouders kan in hun verzoek om advies de Commissie ruimtelijke kwaliteit een langere termijn dan genoemd in de bovengenoemde leden van dit artikel geven voor het uitbrengen van het welstandsadvies.
Een langere termijn kan door burgemeester en wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van de aanvraag is verlengd met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel
9.6

Openbaarheid van vergaderen en mondelinge toelichting
1.
De behandeling van bouwplannen door of onder verantwoordelijkheid van de Commissie ruimtelijke kwaliteit is openbaar. De agenda voor de vergadering wordt tijdig bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Indien het college van burgemeester en wethouders – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doen tot niet- openbare behandeling, dan dient het college van burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen.
2.
Indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen hierom bij het indienen van de aanvraag om vergunning heeft verzocht, wordt deze door of namens de Commissie ruimtelijke kwaliteit in staat gesteld tot het geven van een toelichting op het bouwplan.
3.
In het geval dat het bouwplan in de vergadering van de commissie wordt behandeld en een verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een uitnodiging te ontvangen voor de vergadering van de commissie, waarin de aanvraag wordt behandeld.
4.
Belanghebbenden hebben geen spreekrecht, tenzij door het college van burgemeester en wethouders in een bijzonder geval aan die belanghebbenden in toelichtende zin spreekrecht is toegekend.
Artikel
9.7

Afdoening onder verantwoordelijkheid
1.
De Commissie ruimtelijke kwaliteit kan de advisering over een aanvraag om advies onder verantwoordelijkheid van de commissie overlaten aan een of meerdere daartoe aangewezen leden. Het aangewezen lid of de aangewezen leden adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de Commissie ruimtelijke kwaliteit als bekend mag worden verondersteld.
2.
In geval van twijfel wordt het bouwplan alsnog voorgelegd aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit.
Artikel
9.8

Vorm waarin het advies wordt uitgebracht
1.
De Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.
2.
Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en wethouders gevoegd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.
Artikel
9.9

Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken of standplaatsen
Vervallen
HOOFDSTUK
10:

Overige administratieve bepalingen
Artikel
10.1

De aanvraag om woonvergunning
Vervallen.
Artikel
10.2

De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimde onbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen
Vervallen
Artikel
10.3

Overdragen vergunningen
Vervallen
Artikel
10.4

Overdragen mededeling
Vervallen
Artikel
10.5

Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagens alsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen
Vervallen
Artikel
10.6

Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften
Het bevoegd gezag is bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voorschriften waarnaar in deze verordening – of in de bij deze verordening behorende bijlagen – wordt verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm, voornorm, praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeft gepubliceerd.
HOOFDSTUK
11:

Handhaving
Artikel
11.1

Stilleggen van de bouw
Vervallen
Artikel
11.2

Overtreding van het verbod tot ingebruikneming
Vervallen.
Artikel
11.3

Stilleggen van het slopen
Vervallen.
Artikel
11.4

Onderzoek naar een gebrek
Vervallen
HOOFDSTUK
12:

Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel
12.1

Strafbare feiten
Vervallen.
Artikel
12.2

Overgangsbepaling bodemonderzoek
Vervallen
Artikel
12.3

Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen
Vervallen
Artikel
12.4

Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning
Vervallen
Artikel
12.5

Slotbepaling
1.
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Bouwverordening Altena 2019'.
Artikel
12.6

Overgangsbepaling
Vervallen
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019
De voorzitter,
M.A. Fränzel MSc
de raadsgriffier,
Drs. S.J. Peet

Bijlagen
Bijlagen 1 tot en met 8 en bijlagen 10 tot en met 12 vervallen.
Bijlage
9

Reglement van orde van de welstandscommissie
De welstandscommissie handelt overeenkomstig het reglement van de erfgoedcommissie.
Bijlage
A-1

Tekening komgrenzen west
Bijlage
A-2

Tekening komgrenzen midden
Bijlage
A-3

Tekening komgrenzen oost