GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Culemborg

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Culemborg 2016 (AVOI)
De raad van de Gemeente Culemborg;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 26 januari 2017 en gelet op artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;
Besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
V
erordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van
ondergrondse infrastructuren
Hoofdstuk
Een
:
Inleidende
bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
- a.
aanmelder: grondroerder (of degene die door de grondroerder gemachtigd is namens
deze op te treden), die met inachtneming van het bepaalde in deze
verordening melding doet van (voorgenomen) werkzaamheden;
- b.
aansluiting: het gedeelte van de kabel of leiding door openbare grond dat een
netwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt ten behoeve van een
onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van
de Wet waardering onroerende zaken, of met een ander netwerk;
openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder aa, van de
Telecommunicatiewet;
- c.
college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg;
- d.
coördinator: de contactpersoon van de gemeente, die gemandateerd is door het
college, inzake werkzaamheden of bevoegdheden krachtens deze
verordening.
- e.
gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 1, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht of in artikel 5.2, eerste lid,
van de Telecommunicatiewet;
- f.
grondroerder: degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht; indien deze partij zich laat vertegenwoordigen door een (onder)aannemer of uitvoerder, dient deze te beschikken over een machtiging van de partij namens welke opgetreden wordt;
- g.
instemmingsbesluit: (positief) besluit van het college op een melding van voorgenomen
werkzaamheden;
- h.
graafvergunning: (positief) besluit van het college op een melding van voorgenomen werkzaamheden aan kabels en leidingen van een (net)werk niet vallend
onder de Telecommunicatiewet;
- i.
kabels en leidingen: kabels en/of leidingen als onderdeel van een net(werk), daaronder mede begrepen de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer, en tevens omvattende lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken; voorbeelden van deze kabels en leidingen zijn telecommunicatie- en omroepkabels, elektriciteitskabels (koppel-, transport- en distributiekabels), gasleidingen (transport-, distributie- en dienstleidingen), waterleidingen, rioleringen (buizen) en kabels en leidingen ten behoeve van industriële en private netwerken;
- i.
marktconforme kosten: kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt
worden gemaakt.
- j.
netbeheerder: vennootschap (of andere rechtspersoon) die is aangewezen als
beheerder van een net voor levering van elektriciteit, gas of water, dan
wel die aanbieder is van een (al dan niet openbaar) elektronisch
communicatienetwerk; de netbeheerder kan gedoogplichtige zijn en opdrachtgever/grondroerder;
- k.
net of netwerk: samenstel van ondergrondse kabel(s) en/of leiding(en), bestemd voor het
transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van
informatie (een, al dan niet openbaar, elektronisch communicatienetwerk
als bedoeld in artikel 1.1.e van de Telecommunicatiewet);
- l.
niet-openbare kabels en leidingen: kabels en leidingen (dan wel het netwerk waartoe deze behoren) die niet gebruikt worden om openbare diensten aan te bieden, waaronder verstaan wordt het aanbieden van diensten die beschikbaar zijn voor het publiek;
- m.
opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij graafwerkzaamheden worden verricht; (waaronder mede verstaan wordt
degene die in eigen naam en voor eigen rekening kabels en/of leidingen ten dienste van een netwerk aanlegt, instandhoudt en opruimt);
- n.
verordening: Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente
Culemborg. Deze dient tevens als gemeentelijke Telecomverordening
zoals verplicht op grond van de Telecommunicatiewet;
- o.
werken: een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de
plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden
is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
- p.
werkzaamheden: handmatige en mechanische (graaf)werkzaamheden in de openbare
grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels
en leidingen, en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit
hoofde van haar functie als beheerder van openbare grond in het kader
van kabels en leidingen dient uit te voeren;
Artikel
2

Toepasselijkheid
Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor het aanleggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden, voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft conform de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet Privaatrecht, waarvan de bepalingen onverkort van toepassing zijn op het in deze verordening bepaalde.
Artikel
3

Nadere regels
Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.
Hoofdstuk
Twee: Aanvragen

en melden van graafwerkzaamheden
Artikel
4

Instemmingsvereiste
- 1.
Het is verboden zonder, of in afwijking van, een voorafgaand door het college verleend instemmingsbesluit of graafvergunning omtrent de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen in stand te houden of op te ruimen.
- 2.
Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, waaronder verstaan wordt het realiseren van incidentele (huis-)aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter in of op openbare gronden, waarbij geen gesloten verhardingen of verhardingen met een lichtgewicht funderingsconstructie worden gekruist, en voor minder ingrijpende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, is geen instemming van het college, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk.
Artikel
5

Aanvragen en melden
- 1.
Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten vraagt daarvoor een instemmingsbesluit of graafvergunning aan bij het college of bij de coördinator hierna te noemen “de aanvraag”.
- 2.
Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag, als genoemd in het eerste lid, het college in kennis gesteld van de uitkomsten van het (voor)overleg tussen de grondroerder en de andere gedoogplichtige(n) via het registratiesysteem MOOR. (http://meldpunt.opbrekingen.nl).
- 3.
Minder ingrijpende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 4 lid 2, dienen minimaal vijf werkdagen voor de uitvoering bij de gemeente te worden gemeld via het registratiesysteem MOOR. (http://meldpunt.opbrekingen.nl).
Op grond van de belangen zoals genoemd in artikel 8 lid 1 kan het college bepalen dat de realisatie van deze werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.
- 4.
In geval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing, waarvan uitstel niet mogelijk is en de belemmering of storing mogelijkerwijs buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient melding bij voorkeur voorafgaand aan de werkzaamheden te worden verricht, doch dient uiterlijk binnen één werkdag na de uitvoering gemotiveerd te worden gedaan via het registratiesysteem MOOR. (http://meldpunt.opbrekingen.nl).
- 5.
Als werkzaamheden worden verricht in nader door het college aan te wijzen gebieden, wordt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden een aanvraag, als genoemd in het eerste lid, gedaan bij het college en is de uitzonderingsbepaling voor minder ingrijpende of spoedeisende werkzaamheden niet van toepassing.
Artikel
6

Aanvraag- en meldingsvoorwaarden
- 1.
Voor het indienen van een aanvraag en het melden van minder ingrijpende- of spoedeisende werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van het registratiesysteem MOOR via http://meldpunt.opbrekingen.nl.
- 2.
Bij de aanvraag voor een instemmingsbesluit of graafvergunning verstrekt de aanmelder de volgende gegevens:
  - a.
een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar indien de aanvrager daar ingeschreven is;
  - b.
een machtiging indien het een aanvraag betreft voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen voor of namens een opdrachtgever;
  - c.
NAW-gegevens van de eigenaar, beheerder en exploitant van de kabels en/of leidingen en van de (onder)aannemer, alsmede de naam en telefoonnummer van de uitvoerder, zijnde een Nederlands sprekende contactpersoon voor de werkzaamheden;
  - d.
een opgave van het aantal, de soort en het beoogde gebruik van de kabels en/of leidingen;
  - e.
welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en aard van de werkzaamheden;
  - f.
een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
    - -een opgave van het gewenste tracé;
    - -de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek inzake de beschikbare ruimte;
    - -een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, van permanente als tijdelijke aard, alsmede van de situering daarvan;
    - -een omschrijving van eventuele opbrekingen;
    - -de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;
    - -het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;
- 3.
Indien de werkzaamheden betrekking hebben op kabels van elektronische communicatienetwerken dienen, aanvullend op lid 2 van dit artikel, bij de melding tevens de volgende gegevens te worden verstrekt:
  - a.
een kopie van de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) afgegeven registratie;
  - b.
aanvullend op het uitvoeringsplan wordt daarin ook opgenomen:
    - -een opgave van het aantal kabels dat direct in gebruik wordt genomen en een opgave van het aantal kabels dat niet direct in gebruik wordt genomen;
    - -de doorsnede van de kabel(goot) en lengte en breedte van de kabelsleuf.
- 4.
Bij de melding voor minder ingrijpende of spoedeisende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5, dient te worden verstrekt:
  - a.
naam, adres en ondertekening van de aanmelder;
  - b.
naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden, alsmede de naam en telefoonnummer van de uitvoerder, zijnde een Nederlands sprekende contactpersoon voor de werkzaamheden;
  - c.
de dagtekening van de melding;
  - d.
de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;
  - e.
het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.
- 5.
Het college kan nadere regels stellen inzake de te verstrekken gegevens.
Artikel
7 Termijnen
- 1.
Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichten zijn betrokken dan is dat met alle bijbehorende instemmingen van de betreffende gedoogplichtigen.
- 2.
De termijnen zoals bedoeld in het eerste lid kunnen eenmaal met acht weken worden verlengd.
- 3.
Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan vóór afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 1, een schriftelijke bevestiging met motivering toekomen aan de aanvrager.
- 4.
Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
Artikel
8 Voorschriften en beperkingen
1.
Het college kan aan de werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 5, voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:
- a.
de openbare orde;
- b.
veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid en/of een goede doorstroming van het verkeer;
- c.
het voorkomen of beperken van schade of overlast; waaronder mede verstaan wordt de bescherming van eventuele archeologische vondsten, van groenvoorzieningen, bomen en beplantingen en van het uiterlijke aanzien van de omgeving;
- d.
de bereikbaarheid van gronden of gebouwen; waaronder mede verstaan wordt het veilig en doelmatig gebruik van openbare gronden en gebouwen en het doelmatig beheer en onderhoud ervan en het belang van nader aan te geven grote lokale evenementen als weekmarkten en kermissen;
- e.
de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het zo min mogelijk hinder veroorzaken voor reeds in de grond aanwezige werken en het niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken van deze werken, waaronder mede verstaan worden werken ten behoeve van de riolering en de levering of het transport van elektronische informatie, gas, water en elektriciteit.
- f.
Het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, die door derden of de gemeente tegen marktconforme prijzen ter beschikking worden gesteld,
2.
Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid kan het college een zekerheid- stelling bedingen voor de nakoming van verplichtingen genoemd in lid 1.
3.
De aanbieder dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal zeven dagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden. Een afschrift hiervan dient te worden toegevoegd in het registratiesysteem MOOR. (http://meldpunt.opbrekingen.nl).
4.
De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform het “Handboek Ondergrondse Infrastructuur van de gemeente Culemborg” (in het kort HOI genoemd). In dat kader is het college tevens bevoegd voorschriften te stellen op het gebied van markering, afzetting en het toepassen van proefsleuven. Bij tegenstrijdigheden van de bepalingen van deze verordening en het HOI, hebben de bepalingen van deze verordening voorrang.
5.
Indien en zodra wettelijke bepalingen van toepassing worden op het gebied van verplichte informatie-uitwisseling voor ondergrondse netten, gelden deze wettelijke verplichtingen tevens als voorschriften als bedoeld in dit artikel.
6.
De grondroerder vergoedt aan de gemeente de schade voortvloeiend uit de werkzaamheden, waarbij de omvang beperkt is tot vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de meerdere marktconforme kosten van onderhoud.
7.
De grondroerder is verplicht na einde van de werkzaamheden de grond (en eventuele verhardingen en/of groen) terug te brengen in de oude staat, tenzij de gemeente vooraf heeft aangegeven hier zelf zorg voor te willen dragen. De grondroerder draagt de marktconforme kosten die nodig zijn voor het terugbrengen van de grond in de oude staat.
8.
De grondroerder draagt in het geval van werkzaamheden voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen de marktconforme kosten voor herstel. Voor de berekening van de schadevergoeding wordt als basis gehanteerd de herstraattarieven conform de landelijke “Richtlijn Tarieven Graafwerkzaamheden” uit 2004 en volgens de laatst vastgestelde landelijke tarieven, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.
9.
Als binnen vijf jaar na groot onderhoud of herinrichting van openbare gronden een grondroerder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel ten einde de situatie terug te brengen in de oude staat.
10.
De grondroerder is met betrekking tot de werkzaamheden leges verschuldigd conform de Legesverordening van de Gemeente Culemborg.
Artikel
9

Wijzigen/Intrekken instemmingsbesluit/graafvergunning
Het college kan de graafvergunning of het instemmingsbesluit wijzigen of intrekken, indien:
- 1.
De grondroerder niet binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van het instemmingsbesluit of graafvergunning de werkzaamheden als omschreven in het besluit is begonnen;
- 2.
De exploitatie en het onderhoud van de kabel of leiding gedurende een aaneengesloten periode van ten minste zes maanden is gestaakt dan wel de kabel of leiding anderszins gedurende een periode van ten minste zes maanden niet in gebruik is en niet onderhouden is;
- 3.
Blijkt dat de graafvergunning of het instemmingsbesluit op basis van onjuiste of onvolledige gegevens is verleend;
- 4.
De graafvergunning of het instemmingsbesluit in strijd met enig wettelijk voorschrift is afgegeven;
- 5.
De grondroerder het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de graafvergunning of het instemmingsbesluit niet naleeft;
- 6.
Na het nemen van het instemmingsbesluit naar het oordeel van het college gegronde aanleiding bestaat te veronderstellen dat het van kracht blijven van de graafvergunning of het instemmingsbesluit onaanvaardbare schadelijke gevolgen heeft voor mens, natuur of milieu en hieraan door het stellen van nadere voorschriften en beperkingen aan het besluit niet kan worden tegemoetgekomen;
- 7.
Dit noodzakelijk is vanwege de uitvoering van werken.
Artikel
10 Verleggingen
1.
Op verleggingen van openbare telecommunicatiekabels op verzoek van de Gemeente zijn de wettelijke regels van toepassing.
2.
Op verleggingen van leidingen die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden gelden de volgende bepalingen:
- a.
De netbeheerder is verplicht op verzoek van de Gemeente over te gaan tot het nemen van maatregelen ten aanzien van leidingen ten dienste van zijn netwerk, waaronder het verplaatsen van de leidingen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de Gemeente;
- b.
Indien de netbeheerder binnen vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit een aanwijzing krijgt tot het nemen van maatregelen ten aanzien van een leiding, bedraagt de compensatie 100% van het schadebedrag;
- c.
Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt tot het nemen van maatregelen ten aanzien van een leiding in de periode gelegen vanaf vijf tot en met vijftien jaren, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het betrokken instemmingsbesluit, zal de Gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het 6e jaar tot 0% vanaf het 16e jaar (trapsgewijs) als compensatie uitkeren;
- d.
Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt tot het nemen van maatregelen ten aanzien van een leiding na vijftien jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van zijn instemmingsbesluit, wordt geen compensatie uitgekeerd;
- e.
Een netbeheerder komt alleen voor compensatie in aanmerking als deze een gespecificeerd kostenoverzicht kan overleggen;
- f.
Het college en de netbeheerder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing van de leiding van de belanghebbende elkaars schade zo veel mogelijk beperken;
- g.
Ingeval een verzoek tot het nemen van maatregelen is gedaan, gaat de netbeheerder zo snel mogelijk over tot de gevraagde maatregelen, doch niet later dan twaalf weken na de datum van ontvangst van het verzoek.
Hoofdstuk
Drie:

Overige bepalingen
Artikel
11

Eigendom
- 1.
Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de kabel of leiding wordt overgedragen aan een andere netbeheerder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding van de oude netbeheerder over op de nieuwe netbeheerder.
- 2.
De netbeheerder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.
- 3.
Op het eigendom van de kabels en leidingen zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen van toepassing.
Artikel
12

Niet-openbare kabels en leidingen
1. Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet-openbare kabels en leidingen in openbare wegen en wateren is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.
2. Met betrekking tot verzoeken voor het verleggen van niet-openbare kabels en leidingen geldt dat deze op verzoek van de gemeente, altijd op kosten van de eigenaar van de kabels en leidingen, uitgevoerd dienen te worden.
Artikel
13

Geldigheidsduur gedoogplicht kabels en leidingen
- 1.
De wettelijke bepalingen ten aanzien van de geldigheidsduur van de gedoogplicht voor kabels die geen deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk zijn van toepassing.
- 2.
De geldigheidsduur van de gedoogplicht voor leidingen die geen deel uitmaken van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen bedraagt tien jaar.
- 3.
De netbeheerder stelt het college onverwijld en schriftelijk in kennis van het feit dat een kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden.
- 4.
In dit kader wordt van de netbeheerder jaarlijks een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels, leidingen en ondersteuningswerken verlangd. De bewijslast van ingebruikname ligt bij de netbeheerder.
Artikel
14 Digitale gegevens
Het college kan van de aanmelder c.q. netwerkaanbieder verlangen dat de te verstrekken gegevens in digitale vorm worden verstrekt.
Artikel
15

Overleg
- 1.
De gemeente organiseert periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende netbeheerders c.q. grondroerders worden uitgenodigd.
- 2.
In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse netwerkaanbieders c.q. grondroerders besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.
- 3.
Aan dit overleg kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel
16 Breekverbod
- 1.
Als er sprake is van extreme weersomstandigheden is het college bevoegd een breekverbod in te stellen. Of er sprake is van extreme weersomstandigheden is naar oordeel van het college.
- 2.
Tijdig, of in ieder geval één dag voor beëindiging van het breekverbod, zal het college de betrokken grondroerder hierover informeren.
- 3.
Betrokken grondroerders worden via het registratiesysteem geïnformeerd over het breekverbod.
- 4.
Als er sprake is van een breekverbod is het verboden breek- en/of graafwerkzaamheden uit te voeren in de openbare grond en/of bestrating.
- 5.
Het breekverbod is niet van toepassing in het geval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing en waarvan uitstel niet mogelijk is.
Hoofdstuk
Vier:

Handhavings- en toezichtbepalingen
Artikel
17

Toezicht en handhaving
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.
Artikel
18

Overtreding
1.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen gesteld in deze verordening, zal gehandeld worden overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Bij de bepaling van de hoogte van een op te leggen bestuursboete houdt het college rekening met de aard, ernst, duur en verwijtbaarheid van de overtreding.
3.
In geval van grove nalatigheid of recidive kan het college tevens besluiten strafrechtelijke handhaving in gang te zetten, op grond van bijv. art. 51 Wetboek van Strafrecht (betreffende opdracht tot of leiding geven aan een door een rechtspersoon begaan delict) of de Wet economische delicten.
Artikel
19 Naleving voorschriften
1.
Indien een opdrachtgever of grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften uit het instemmingsbesluit, dan kan het college het instemmingsbesluit intrekken en de oorspronkelijke situatie (laten) herstellen voor rekening van opdrachtgever of grondroerder.
2.
Indien de werkzaamheden niet op de overeengekomen data worden gestart respectievelijk uitgevoerd vervalt de verleende instemming, tenzij er een gegronde reden wordt opgevoerd, zulks ter beoordeling van het college. De grondroerder is verplicht het college of de coördinator zo spoedig mogelijk en gemotiveerd te informeren over eventuele vertragingen.
Artikel
20

Bevoegdheid college
Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:
- 1.
zonder voorafgaande melding of aanvraag, als bedoeld in artikel 5 van deze verordening;
- 2.
in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering;
- 3.
in strijd met het geldende breekverbod.
Hoofdstuk
Vijf:

Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 21 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Gelijktijdig vervalt de voorgaande “Telecomverordening van de Gemeente Culemborg”.
Artikel
22

Overgangsbepalingen
De aanwezigheid van kabels en/of leidingen in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van de Telecommunicatieverordening van de Gemeente Culemborg en/of op basis van andere aantoonbare en gelegaliseerde afspraken, zoals die hebben gegolden tot de inwerkingtreding van deze Verordening, wordt per ingang van deze verordening eveneens beheerst door de regels daarvan.
Artikel
23 Benaming
Deze verordening wordt aangehaald als: "Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Culemborg 2016” (AVOI).
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Culemborg
in zijn openbare vergadering van 26 januari 2017
De griffier De voorzitter
R.van Belzen C.J.G.M. de Vet