BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Avri

Aanwijzing inzamellocatie voor incontinentiemateriaal en luiers
Het dagelijks bestuur van Avri
Overwegende dat
- ➢
het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:
  - •de inzameling van restafval in verzamelcontainers met toegangscontrole op afstand (richtlijn maximaal 250 meter) van de woning. Van dit besluit worden percelen in het buitengebied uitgezonderd;
  - •de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;
  - •de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;
  - •de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;
  - •het leveren van maatwerk voor huishoudens die vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan de ondergrondse inzameling van restafval;
  - •het leveren van maatwerk aan mensen die buiten hun eigen invloedssfeer om veel restafval produceren;
  - •met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.
- ➢het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;
- ➢het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;
- ➢het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;
- ➢het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (geactualiseerd bij besluit van 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:
- ➢de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;
- ➢dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocatie(s) zoals aangeduid op de overzichtskaart/plaatsingsplan in de bijlage behorende bij dit besluit;
- ➢het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2021 heeft besloten dat de aanwijzing van de inzamellocaties worden voorbereid conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
- ➢belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de inzamellocaties, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen.
- ➢het conceptbesluit van 4 februari 2025 tot en met 18 maart 2025 ter inzage heeft gelegen;
- ➢ten aanzien van onderstaande locaties geen zienswijze is ingebracht.
besluit:
- 1.
de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart aan te wijzen als inzamellocatie voor incontinentiemateriaal en luiers:
  - •Veldlaan, Beneden-Leeuwen
bepaalt:
- -dat het bovenstaande besluit wordt bekend gemaakt.
namens het dagelijks bestuur van Avri
de voorzitter
J.P. Neven
4 maart 2024, Geldermalsen.
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na bekendmaking
van dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS
Memonummer | WM010IC-01
Datum | 24-01-2025
Van | MH | Antea Group
Project | Avri locatieonderzoeken containers
Projectnummer | 491513.100
Betreft | Plaatsing INCO-container aan de Veldlaan (nabij ingang woonwijk), te Beneden-Leeuwen
Opdracht: Avri en gemeente West Maas en Waal zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Veldlaan nabij de ingang van de woonwijk, te Beneden-Leeuwen. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).
Impressiefoto INCO-container (voorbeeld willekeurige locatie)
1. Indruk voorgenomen locatie
Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).
Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie
Figuur 2: Omgeving containerlocatie
2. Verantwoording locatiekeuze
Locatieomschrijving
Avri en gemeente West Maas en Waal zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Veldlaan nabij de ingang van de woonwijk, te Beneden-Leeuwen. Deze locatie bevindt zich in de richting van de rotonde aan de van Heemstraweg/Beatrixstraat. De locatie bevindt zich in een groenstrook aangrenzend aan het trottoir tussen twee bomen in.
Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig
De containerlocatie is goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Het inzamelvoertuig kan gemakkelijk nabij de INCO-container stoppen om deze te ledigen. Er zijn geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. De nabije bomen staan op voldoende afstand en lopen geen risico op schade door het inzamelvoertuig.
Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid
De containerlocatie bevindt zich niet in een bocht maar langs een recht gedeelte van de straat. Het overzicht wordt daarbij niet ontnomen door de INCO-container en blijft behouden. Daarnaast ligt de Veldlaan in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen.
Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed. De straat ter hoogte van de containerlocatie is c.a. 5,0 meter breed. Met deze afmetingen is het mogelijk voor personenauto’s om het inzamelvoertuig met gepaste snelheid veilig te passeren tijdens ledigingsacties door het inzamelvoertuig. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, leidt dit niet tot problemen. Bewoners die het afval te voet wegbrengen kunnen gebruik maken van het reeds aanwezige trottoir richting de containerlocatie. De locatie wordt hiermee geschikt geacht op het gebied van verkeersveiligheid.
Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk
De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Voor deze situatie geldt dat de containerlocatie al goed bereikbaar is voor zowel voetgangers als rolstoel- en rollator gebruikers, dankzij de aanwezigheid van trottoir en opritten naar het trottoir. Om goed gebruik te kunnen maken van de twee inwerpopeningen van de INCO-container, dient er extra verharding aan beide zijden van de container te worden aangelegd. Vanwege de benodigde ruimte voor de plaatsing en het gebruik van de INCO-container wordt een gedeelte van het groen opgeofferd. Dit is tijdens de locatiebepaling tussen Avri en de gemeente niet als problematisch naar voren gekomen.
De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren. Er gaat geen parkeerruimte verloren ten gevolge van de plaatsing van de INCO-container.
Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen
Het digitale kaartmateriaal (zie figuur 1) toont dat nabij de containerlocatie diverse kabels en leidingen aanwezig zijn, namelijk:
- -Elektriciteitskabel (laag- en middenspanning);
- -Waterleiding;
- -Gasleiding;
- -Riolering (Persleiding);
- -Datakabel (Ziggo).
Deze kabels en leidingen liggen echter onder het trottoir en niet onder het groenvak waar de INCO-container geplaatst wordt. Avri ziet erop toe dat te allen tijde genoeg afstand wordt bewaard tot de aanwezige kabels en leidingen. Om vast te stellen dat er voldoende ruimte is voor de INCO-container wordt voorafgaand aan de plaatsing een proefsleuf gegraven.
Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen
In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 5 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 23 meter.
De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.
Conclusie: de locatie aan de Veldlaan nabij de ingang van de woonwijk te Beneden-Leeuwen, voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.
Bijlage
1:

19 Richtlijnen van de Avri
Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)
Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen
- 1.
De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.
- 2.
De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.
- 3.
De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de
zuid-westzijde
van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.
- 4.
De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.
- 5.
De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de
toeleidende
paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)
- 6.
Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.
- 7.
De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.
- 8.
Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.
- 9.
Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.
- 10.
De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden
met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.
- 11.
De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.
- 12.
Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.
- 13.
In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.
- 14.
Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:
  - a.
Techniek (kabels en leidingen in de grond);
  - b.
Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;
  - c.
Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;
  - d.
Op collectief verzoek van bewoners.
- 15.
De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en
rioleringvrij
zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.
- 16.
De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.
- 17.
Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/
herstraten
om dit te realiseren.
- 18.
Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.
- 19.
In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).